)c (GeV/ Tp 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

) ^2)c dy) (mb/(GeV/ Tp /(d σ^2) d_Tpπ

1/(2

8-10

7-10

6-10

5-10

4-10

3-10

2-10

1-10 1 10_{Minimum bias trigger (CERN-PH-EP-2015-262)}

> 7 GeV (preliminary)

cluster EMC E Trigger > 11 GeV (preliminary)

cluster EMC E Trigger

ALICE

< 0.14 cmsy

1.06 < - )/2, - + e + (e → b,c

= 5.02 TeV NNs p-Pb, additional 3.7% normalization uncertainty not shown

ALI-PREL-99472

ALI-PREL-99472