)c (GeV/ Tp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-2)c

) (GeV/ ηd_Tp

N/(d

2) d

Tpπ 2_{ev}

1/(N

5-10

4-10

3-10

2-10

1-10

>_{AA} <T × -scaled reference s pp = 5.02 TeV NNs 0-10% Pb-Pb,

| < 0.8 y e, | → c) →b (

ALICE Preliminary

3.5% norm. unc. on pp ref. not shown ± > not shown AA 3% norm. unc. on <T ±

ALI-PREL-147782

ALI-PREL-147782