0 2 4 6 8 10 12 14

(GeV/c) Tp

0.5 −

0

0.5

θλ

ALICE preliminary = 13.6 TeV s pp < 4.0 y , 2.5 <

-μ^+μ →ψJ/

Stat. uncertainty Syst. uncertainty

0 2 4 6 8 10 12 14

(GeV/c) Tp

0.5 −

0

0.5

θλ

< 4.0 y = 7 TeV, 2.5 < s pp ICEM CGC+NRQCD

Collins-Soper Helicity

ALI-PREL-639177

ALI-PREL-639177