)c (GeV/

T, e p 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Rejection probability

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Single-track rejection Pair rejection Combined

10% − = 2.76 TeV, 0 NNs Pb, − ALICE Simulation, Pb

conversion γ Electrons from

ALI-PUB-162151

ALI-PUB-162151