)^2c

(GeV/ eem 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Pair reconstruction efficiency

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

-integrated

T, ee p c < 2 GeV/

T, ee p 1 < c < 4 GeV/

T, ee p 2 <

10% − = 2.76 TeV, 0 NNs Pb, − ALICE Simulation, Pb < 0.8 eη,c

> 0.4 GeV/

T, e p = -0.5 T B

ALI-PUB-162047

ALI-PUB-162047