1− 0 1 2 3 4 (rad) φΔ 0.5 −

0

0.5

1

1.5

2

)^{-1} (rad φΔ/d assoc

N d^{e→(c,b)} N1/ c < 2 GeV/

assoc Tp 1 < 4% ± Pb − corr. sys. unc. Pb 1% ± corr. sys. unc. pp ± − ±

1− 0 1 2 3 4 (rad) φΔ 0.2 − 0.1 − 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

)^{-1}

(rad φΔ/d assoc

N d^{e→(c,b)} N1/ c < 3 GeV/

assoc Tp 2 < 4% ± Pb − corr. sys. unc. Pb 1% ± corr. sys. unc. pp ± − ±

1− 0 1 2 3 4 (rad) φΔ

0.1 − 0 0.1 0.2 0.3 0.4

)^{-1}

(rad φΔ/d assoc

N d^{e→(c,b)} N1/ c < 4 GeV/

assoc Tp 3 < 5% ± Pb − corr. sys. unc. Pb 1% ± corr. sys. unc. pp ± − ±

1− 0 1 2 3 4 (rad) φΔ 0.04 − 0.02 − 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18

)^{-1}

(rad φΔ/d assoc

N d^{e→(c,b)} N1/ c < 5 GeV/

assoc Tp 4 < 5% ± Pb − corr. sys. unc. Pb 1% ± corr. sys. unc. pp ± − ±

1− 0 1 2 3 4 (rad) φΔ 0.02 − 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1

)^{-1}

(rad φΔ/d assoc

N d^{e→(c,b)} N1/ c < 7 GeV/

assoc Tp 5 < 5% ± Pb − corr. sys. unc. Pb 2% ± corr. sys. unc. pp ± − ± corr. sys. unc. pp 10%−Pb, 0−Pb pp Pb) − Max baseline sys. variation (Pb Pb) − Min baseline sys. variation (Pb Sys. uncertainty of baseline (pp)

ALICE Preliminary

charged particle −e → (c,b) c < 12 GeV/ e Tp 4 <

assoc Tp > ^e_Tp

= 5.02 TeV NNs | < 1 ηΔ | < 0.6, | ey|

ALI-PREL-550297

ALI-PREL-550297