〉_{part} N〈 0 5 10 15 20

〉_γN〈

0 20 40 60 80 ) NBD-Glauber part N CL1 ( )^{Tp}

highpart N ZNA ( ) Pb-side part N ZNA ( = 5.02 TeV s pp,

ALICE = 5.02 TeV NNs Pb, −p < 3.9 labη

2.3 <

ALI-PUB-562259

ALI-PUB-562259